b)μ Luminosite integree (

0 1000 2000 3000 4000 5000 3 x10

nombre d’evenements

0

1000

2000

3000

4000

5000

hstab Nent = 57 Mean x = 2.25e+06 Mean y = 2469 RMS x = 1.128e+06 RMS y = 1137

Stabilite evt vs luminosite_{hstab}