numero de run

1656 1658 1660 1662 1664 1666 1668 1670 2 x10

-1bμ nb d’evenement pour 1

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

hstab2 Nent = 43 Mean x = 1.662e+05 Mean y = 0.00127 RMS x = 337.9 RMS y = 0.000522

Stabilite evt vs run_{hstab2}